---
icon: mdi-web
title: Solar Network
description: Solsynth LLC 的下一代社交网络
---

![Solar Archive Thumbnail](/thumbnails/docs/solar-network-user-manual.webp)

Solar Network 是 Solsynth LLC 开发的社交网络，目标成为下一代社交网络。

## 技术栈

Solar Network 项目是经典的前后端分离项目，整体项目分为两部分：前端 (Solian)，后端 (Hydrogen.Dealer, Hydrogen.Passport, etc...)

### 前端

Solar Network 的前端是 Flutter 构建的全平台支持客户端，详情可以查看 [相关页面](solar-network/solian)

### 后端

Solar Network 的后端根据我们的定义是一个「中服务」架构，它相比微服务相比，单个服务负责的东西更多，体量更大，这可以帮我们更好地维护多个项目，
但同时部分服务出现问题不会造成整体 Outage

在这一切的中心是我们的核心服务 —— Hydrogen.Dealer，服务发现和中服务网关，同时是唯一一个 Solar Network 地外部接口，
`api.sn.solsynth.dev` 就是 Hydrogen.Dealer 暴露出来的网关
